ARCHCFLAGS  =   -DSYSVBFUNC -DSYSVSTR -DNOGETDTBLSIZ \
			-DSYSVSIGNAL -DNOWAIT3 -DNOUNIXDOM \
			-DRSHCOMMAND=\"/bin/rsh\"  \
			-DHASSTDLIB -DNOREXEC -DNOWAIT3 -UNOWAITPID \
			-DNOSTRCASE -USOCKADHASLEN 
ARCHDOBJ    =
ARCHDLIB    =   -lnsl -lsocket
ARCHLIB     =   -lnsl -lsocket
HASRANLIB   =   f
AR			= 	ar
PVM_ARCH    =   UWARE
